龙8

建投动态

公司要闻

新闻中心
国企资讯
公司要闻

近日 ,, ,,,,中国施工企业管理协会公布了2021年度第二届工程龙8行业BIM大赛获奖名单。。 。 。。。。 。公司申报的BIM应用成果《山西农业大学新建综合实验楼龙8项目BIM全过程应用》 ,, ,,,,荣获第二届工程龙8行业BIM大赛三等成果(建筑工程综合应用类)。。 。 。。。。 。

工程龙8行业BIM大赛由中国施工企业管理协会主办 ,, ,,,,是国内等级最高、影响力最广、运作最成熟的全国性BIM应用大赛 ,, ,,,,其参赛作品均代表了目前国内各行业BIM应用的最高水平。。 。 。。。。 。

山西农业大学新建综合实验楼龙8项目位于山西农谷科技创新区中心地带 ,, ,,,,是农谷科技创新龙8的重要组成内容。。 。 。。。。 。项目呈框架结构 ,, ,,,,龙8内容包括实验车间、标准实验室、办公室、研究生学习室 ,, ,,,,地上5层、地下1层 ,, ,,,,总建筑面积5.19万平方米 ,, ,,,,建筑高度23.85米。。 。 。。。。 。其工程质量目标为鲁班奖。。 。 。。。。 。

该项目将BIM技术充分应用于展示阶段、深化设计阶段、技术应用阶段、管理应用阶段 ,, ,,,,通过景观模型实现可视化漫游 ,, ,,,,对建筑及景观的布置合理性进行提前感知。。 。 。。。。 。在管线综合优化完成后进行综合支吊架设计排布 ,, ,,,,并生成计算书。。 。 。。。。 。建立各专业模型 ,, ,,,,同时查找出各专业错漏碰缺问题 ,, ,,,,形成问题报告、碰撞报告 ,, ,,,,并及时与设计院确认 ,, ,,,,再统一进行深化、管线综合。。 。 。。。。 。对砌体工程进行模拟排布 ,, ,,,,并及时与技术人员确认交底。。 。 。。。。 。装配式机房能够在机房施工前 ,, ,,,,建立机房模型进行管线排布及优化 ,, ,,,,预制管道根据预制图与工厂协调预制加工 ,, ,,,,然后将预制模型制作成二维码 ,, ,,,,粘贴于施工部位指导施工。。 。 。。。。 。通过数字化施工管理平台将各阶段BIM模型上传至管理平台 ,, ,,,,随时可通过手机、网页、客户端、二维码查看模型并分享沟通。。 。 。。。。 。

公司积极响应以科技创新实现“六新”突破的号召 ,, ,,,,将BIM技术成功应用于山西农业大学新建综合实验楼龙8项目 ,, ,,,,旨在用新技术推动转型发展 ,, ,,,,全面实现数字化模型交付 ,, ,,,,对于BIM技术的精细化管理探索有着积极意义。。 。 。。。。 。未来 ,, ,,,,公司将不断深化BIM技术应用 ,, ,,,,加快工程信息化龙8 ,, ,,,,打造更多新时代精品工程 ,, ,,,,助力企业高质量转型发展。。 。 。。。。 。
龙8
奉献精品 开创未来
联系龙8
地址:山西示范区新化路8号
邮箱: sxjtjt@sxcig.com
+0351-2021831

版权所有 Copyright(C)2009-2022 龙8 晋ICP备05000881号  |   晋公网安备 14010602060615号

【网站地图】【sitemap】